<div id="heading"><h2 class="berschrift2"><a name="mod_1547203451367_0001"></a><a name="Text_mod_1547203451367_0001"></a><a name="_Toc228970813"></a>Verwendung<a name="_XE52"></a></h2></div><p class="dlModulbegrenzung0"> </p><div><table cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;margin-left:-141.75pt;table-layout:fixed;"><colgroup><col style="width:141.75pt;"><col style="width:317.5pt;"></colgroup><tr style="height:7.1pt;"><td style="background-color:transparent;padding:2.85pt 2.85pt 2.85pt 2.85pt;"><p class="HGrafik"> </p></td><td style="background-color:#DDDDDD;padding:2.85pt 2.85pt 2.85pt 2.85pt;"><p class="HText">Das Produkt ist ein Spannmittel, welches ausschließlich für das Spannen eines rotationssymmetrischen Werkstückes zum Zwecke dessen zerspanender Bearbeitung verwendet werden darf.</p></td></tr></table></div><p class="dlModulbegrenzung0"> </p><p class="dlModulbegrenzung0"> </p><div><table cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;margin-left:-141.75pt;table-layout:fixed;"><colgroup><col style="width:141.75pt;"><col style="width:317.5pt;"></colgroup><tr style="height:7.1pt;"><td style="background-color:transparent;padding:2.85pt 2.85pt 2.85pt 2.85pt;"><p class="HGrafik"> </p></td><td style="background-color:#DDDDDD;padding:2.85pt 2.85pt 2.85pt 2.85pt;"><p class="HText">Das vorliegende Produkt wurde neben dem generellen Einsatzbereich gegebenenfalls für einen speziellen, dokumentierten Einsatzfall konzipiert und entwickelt [siehe Spannsituationszeichnung oder Auftragsbestätigung].</p><p class="HText">Anderweitige Einsatzfelder bedürfen einer expliziten Freigabe durch den Hersteller.</p></td></tr></table></div><p class="HTabellenende"> </p><p class="dlModulbegrenzung0">DIe</p><p class="HText">Die in Kapitel »Allgemeine Angaben« angegebenen Daten basieren auf der Verwendung von Standard-Spannköpfen.</p><p class="dlModulbegrenzung0"> </p><p class="HText">Das Spannmittel kann als Anschlagsfutter verwendet werden. Es kann direkt auf dem Grundanschlag angeschlagen werden oder ein Werkstückanschlag montiert werden. Hierzu sind unterschiedliche Anbindungsstellen am Spannmittel vorgesehen.</p><p class="dlModulbegrenzung0"> </p><p class="HText">Das Spannmittel kann als Durchgangsfutter für die Stangenbearbeitung verwendet werden. Hierzu muss der Grundanschlag demontiert werden. Um erhöhte Verschmutzung zu vermeiden kann optional ein Späneschutzring montiert werden.</p><p class="dlModulbegrenzung0"> </p><p class="HText">Mit Hilfe von passenden Adaptionsspannmitteln des Herstellers kann das Spannmittel schnell auf eine andere Aufspannung umgerüstet werden.</p><p class="dlModulbegrenzung0"> </p>